-- ADR-048 tillegg (2026-08-08): sluttpunktet (ballens posisjon) kunne
-- tidligere KUN måles med GPS. Brukeren ba om å også kunne velge ballens
-- posisjon på kartet (med utslagspunktet vist som referanse), på samme måte
-- som startpunktet allerede kunne. end_method speiler start_method (samme
-- CHECK-mønster), og backfilles til 'gps' for eksisterende rader, siden ALLE
-- slag fram til nå faktisk ble målt med GPS for sluttpunktet.

ALTER TABLE round_shot
    ADD COLUMN end_method text NOT NULL DEFAULT 'gps' CHECK (end_method IN ('gps', 'map_tap'));
