import { cookies } from "next/headers"
import { redirect } from "next/navigation"

// Server-side, IKKE nettleser-fetch -- går derfor IKKE gjennom
// next.config.mjs sin rewrites() (samme mønster som generateMetadata i
// app/t/[id]/page.tsx). Peker direkte på API-et.
const API_ORIGIN = process.env.TEECUP_API_ORIGIN || "http://localhost:8000"
// Må matche SESSION_COOKIE_NAME i app/auth.py -- ingen delt konstant på
// tvers av Python/TypeScript, samme mønster som andre API-kontrakt-felt
// som dupliseres bevisst i frontend-koden.
const SESSION_COOKIE_NAME = "teecup_session"

export default async function Page() {
  // Reell bug funnet 2026-07-19: denne siden viste ALLTID innloggingsskjemaet,
  // uansett om brukeren allerede hadde en helt gyldig sesjonscookie (30 dager,
  // bekreftet riktig satt) -- Dashboard sjekker /auth/me og sender deg HIT ved
  // manglende sesjon, men ingenting gjorde det motsatte. En bruker som besøkte
  // teecup.teeoff.no direkte (i stedet for å navigere til /dashboard) så derfor
  // alltid innloggingsskjemaet og ba unødvendig om en ny magic-link hver gang.
  const cookieStore = await cookies()
  const session = cookieStore.get(SESSION_COOKIE_NAME)
  let authenticated = false
  let profileComplete = true
  if (session) {
    try {
      const res = await fetch(`${API_ORIGIN}/auth/me`, {
        headers: { Cookie: `${SESSION_COOKIE_NAME}=${session.value}` },
        cache: "no-store",
      })
      authenticated = res.ok
      if (res.ok) {
        const data = await res.json()
        profileComplete = Boolean(data.profile_complete)
      }
    } catch {
      // API utilgjengelig -- vis innloggingsskjemaet i stedet for å henge.
      authenticated = false
    }
  }
  // Obligatorisk profil-fullføring (2026-07-22): en innlogget bruker som
  // ennå ikke har fylt ut de obligatoriske profilfeltene sendes til
  // /velkommen (ikke rett til /account lenger, se ARCHITECTURE_DECISIONS.md
  // -tillegg 2026-08-09 -- brukeren rapporterte at det direkte hoppet til
  // skjemaet, uten kontekst, var feil). /velkommen viser PWA-installasjon,
  // låste-men-forklarte hurtighandlinger og selve TeeCup-presentasjonen,
  // med en tydelig lenke videre til /account.
  //
  // /logg-inn overtok rollen som ekte innloggingsside 2026-08-08 (se
  // CHANGELOG.md) -- denne siden (root) er nå bare en tynn videresending,
  // beholdt for gamle bokmerker/lenker til teecup.golf/. Selve
  // innloggingsskjemaet (LoginForm, Forest Green) er fjernet -- erstattet
  // av TeeCupAuth (clubhouse-palett) på /logg-inn.
  redirect(authenticated ? (profileComplete ? "/dashboard" : "/velkommen") : "/logg-inn")
}
