-- Valgfri avstandsverdi for punkter som representerer en fysisk avstandsmarkør
-- (f.eks. en 100/150/200-meter-plate). NULL for alle andre poi_type, og NULL
-- for eksisterende avstandsmarkør-punkter -- disse representerer i dag "start
-- av fairway (landingssone)", ikke en tallmerket avstandsplate, så det finnes
-- ingen kildedata å fylle inn ennå.

ALTER TABLE hole_points ADD COLUMN IF NOT EXISTS distance_meters INTEGER;
